LIBRARY   AL20MFCD
CODE      LOADONCALL DISCARDABLE
DATA      PRELOAD SINGLE
;SEGMENTS
;_TEXT    PRELOAD DISCARDABLE
HEAPSIZE  1024
EXPORTS
