LIBRARY   AGA16
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  1024
EXPORTS

UTInit   @1
UTProc   @2