Copyright: Realizzato da AGA Infomatica Srl - Guastalla (RE)
Citation: AGA Informatica srl


Tastiera
Descrizione funzioni tastiera

Sono riportate tutte le funzioni richiamabili da tastiera, sia quelle generali di Windows che quelle particolari del programma PRASSI.

Tab o F3	Permette di passare al campo successivo.

Shift+Tab o F4	Permette di passare al campo precedente.

Invio	Permette il passaggio al campo successivo. Nel caso ci si trovi nel campo di ricerca veloce dei menù dà inizio alla ricerca della voce.

Shift+Invio	E' abilitato solo nei fogli-righe-colonne e permette di passare al campo precedente.

Spazio	Assume diversi significati a seconda del campo sul quale è posizionato:

•	Bottone: indica la pressione del bottone stesso con la relativa attivazione della funzione ad esso associata

•	Casella di controllo: abilita o disabilita la funzione associata a tale casella apponendo o togliendo la 'V' identificativa.

•	Pulsanti di opzioni: nel caso il pulsante sia disabilitato lo abilita togliendo, in caso contrario non fa nulla.

•	Campi di testo: indica il carattere separatore spazio ' '.

Negli altri campi non assume alcun significato.

Canc	Cancella il carattere alla destra del cursore attivo nei campi di testo.

Backspace	Cancella il carattere alla sinistra del cursore attivo nei campi di testo.

Pag	Permette di sfogliare in avanti le pagine di un maschera.

Pag	Come il campo precedente, ma permette di andare indietro di una pagina.

,  	Permettono di passare rispettivamente al campo precedente e a quello successivo.

, [image], [image], Fine	Permettono di spostarsi tra le lettere del campo. Nel caso ci si trovi in una casella di riepilogo le frecce permettono di sfogliare le voci presenti nella casella.

Alt++, Alt+-	Sono abilitati nei fogli-righe-colonne e permettono rispettivamente di aggiungere una riga, dove possibile, di seguito a quella selezionata o di eliminare, quando consentito, la riga selezionata.

Alt+a	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera di generata dalla riga su cui e' posizionato il cursore.

Alt+b	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera supplementare di collegamento alla riga selezionata. Nel caso ci si trovi nella maschera generata dalla riga basterà premere la combinazione Alt più la lettera sottolineata nel nome del bottone identificante la maschera supplementare.

F1	Richiama il presente help.

F2	Cancella il contenuto del campo. Lo stesso effetto si otterrebbe evidenziando tutto il campo (es. tramite il tasto Shift+tasti cursore) ed il tasto Canc.

F9	Nei campi di ricerca permette di aprire un finestra che visualizza tutte le scelte possibili

F10	Attiva il menu della maschera. Lo stesso effetto si otterrebbe premendo il tasto Alt+lettera sottolineata. Nel caso si prema Alt+Spazio si attiva il menù della finestra attiva.

F11	Apre una finestra di informazione che indica il numero del campo della maschera, il nome stesso della maschera ed il relativo campo (se esiste il collegamento) a cui si riferisce sul file.

Vedi anche:

Descrizione bottoni


Mouse
Descrizione bottoni

Nelle maschere di immissione in fondo alla pagina compare una barra di bottoni con il seguente significato:

 	utilizzato per registrare i dati inseriti e le modifiche; non attivo quando mancano nella maschera le informazioni relative ai campi identificativi dell’archivio in oggetto.

 	utilizzato tutte le volte che si intende fare un nuovo inserimento; per i dati precedentemente inseriti e non registrati viene richiesta una conferma di registrazione o di rinuncia, per i dati inseriti in modo errato o incompleti viene richiesto una correzione, se l’archivio lo prevede esso attiva una numerazione automatica del codice identificativo.

 	consente l’eliminazione di tutti i dati presenti nel record attivato col tasto ricerca, data la pericolosità di tale azione l’eliminazione effettiva sarà preceduta da una conferma.

 	consente la ricerca all’interno dell’archivio utilizzato; viene proposto l’elenco dei record già inseriti ordinati per codice identificativo (primo campo della maschera).

 	consente di annullare i dati inseriti e non ancora registrati.

 	interrompe tutte le operazioni e ritorna alla maschera o al menu precedente, per i dati inseriti e non ancora registrati viene richiesta una conferma di registrazione.

Altri tasti che si incontrano durante il programma sono:

 	conferma le opzioni scelte all'interno della maschera e procede con le eventuali azioni previste dalla maschera stessa.

 	consente di scegliere la voce desiderata all'interno delle maschere di ricerca. Nel caso sia inserito in una maschera di gestione indica l'apertura di una tabella di selezione dalla quale per selezionare la riga si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul codice e scegliere col tasto barra spaziatrice, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta;

mouse	puntare e cliccare per scegliere la riga quindi cliccare di nuovo per selezionare, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco delle righe selezionate compare il carattere ‘V’.

 	consente di aprire nelle ricerche la maschera a cui si riferisce la ricerca per una modifica.

 	procede con la stampa. Nel caso della visualizzazione tale tasto manda alla stampante le pagine appena visualizzate.

 	consente di collegare il testo stampato ad un programma di gestione dei testi per modifiche sia di contenuti che di forma.

 	tale bottone è presente solo per stampe particolari (???) e consente il collegamento automatico con la maschera dei dati relativi al codice selezionato in quella riga di stampa (es.: per il giornale il collegamento è con la registrazione di Prima nota corrispondente ???).

 	consente di riportare i valori standard nei campi della maschera su cui è presente.

Vedi anche:

Descrizione funzioni tastiera


AGA Informatica
aga informatica s.r.l.

via Volturno, 1

42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 / 826239


SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti.

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma.


Archivi
SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti

 Soggetti

 Giornaliero donazioni/controlli

 Giornaliero controlli

 Convocazioni su punto di prelievo

 Spostamento convocazioni

 Parametri di sezione

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma


 SOGGETTI

 - 1 -

Codice

è un campo numerico chiave e di ricerca ed indica il codice progressivo assegnato al soggetto da gestire. Nel caso si voglia inserire un nuovo soggetto è sufficiente selezionare il bottone [image] ed il programma genera in automatico un nuovo codice soggetto che sarà il successivo a quello dell’ultimo codice già presente nell’archivio; spetterà all’utente confermare tale codice oppure inserirne uno di quelli non ancora presenti nell’archivio stesso. Nel caso si digiti, invece, un codice già presente verrà riportato in automatica l’anagrafica del soggetto corrispondente.

Cognome e nome

sono due campi chiave alfanumerici di 26 caratteri ognuno ed indicano rispettivamente il nome ed il cognome del soggetto che si intende gestire.

Nato il

è un campo data e riporta la data di nascita del soggetto selezionato.

Tessera

è un campo numerico chiave e di ricerca ed indica il codice della tessera assegnata al soggetto che si sta gestendo. Tale numero potrebbe corrispondere con il codice del soggetto, ma potrebbero anche essere due entità completamente distinte e separate.

Dati associativi

in questo gruppo sono riepilogati tutti i dati riguardanti l’associazione del soggetto

Sez.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni, è formato da codice e descrizione ed indica la sezione alla quale appartiene il soggetto selezionato.

Sot.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni, è formato da codice e descrizione ed indica il sottogruppo della sezione alla quale appartiene il soggetto selezionato.

Cat.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle categorie di donatori ed indica la categoria alla quale è assoggettato il soggetto.

Isc.

è un campo data che indica la data di iscrizione del soggetto alla sezione indicata nel campo precedente.

Dim.

è un campo data che indica l’eventuale data di dimissione del soggetto.

Dati anagrafici

in questo gruppo sono riportati tutti i dati di residenza ed anagrafici del soggetto selezionato.

Domicilio:

in questi campi sono riepilogati i dati della sede del domicilio attuale del soggetto. Occorre indicare l’indirizzo, codice stradario e codice distribuzione (se utilizzati) oltre che al comune, (reperibile dall’apposito archivio e su cui è attivata la ricerca automatica), il CAP e l’eventuale località postale se con CAP diverso (su cui è attiva la ricerca sulla tabella delle località postali)

Residenza:

in questi campi sono rappresentati le informazioni riguardanti la residenza attuale del soggetto suddivise allo stesso modo già visto per il domicilio.

Nato a

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei comuni, è formato da codice e descrizione ed indica il comune nel quale il soggetto è nato.

Sesso

è una casella di riepilogo che indica il sesso del soggetto selezionato. I valori previsti sono quelli riportati dallo standard ISO5218.

Codice fiscale

è un campo alfanumerico di 16 caratteri che indica il codice fiscale del soggetto selezionato.

Doc. di identità

è un campo alfanumerico di 21 caratteri che indica il numero del documento di identità presentato dal soggetto al momento dell’iscrizione alla sezione.

Telefoni:

sono 3 campi numerici che indicano rispettivamente il numero di telefono dell’abitazione del soggetto, quello eventuale del luogo dove lavora il soggetto stesso ed un eventuale numero aggiuntivo presso cui raggiungerlo.

- 2 -

Altri dati associativi/identificativi

in questo gruppo sono inseriti delle informazioni aggiuntive riguardo al soggetto ed alla sua posizione associativa

Cat. non don.

sono due campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei non donatori ed indicano due codici di categoria per cui il soggetto è iscritto, ma non come donatore effettivo.

Gruppo aziend.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi aziendali ed indica il gruppo aziendale al quale può appartenere il soggetto.

Cart. clinica

è un campo alfanumerico di 6 caratteri ed indica il numero della cartella clinica associata al soggetto.

Cod. CT

è un campo alfanumerico di 6 caratteri ed indica il codice del centro trasfusionale in cui è registrato il soggetto.

SSN

è un campo alfanumerico di 12 caratteri ed indica il codice di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del soggetto selezionato.

Titolo

è un campo alfanumerico di 12 caratteri che indica il titolo onorigico (Sig., Rag. Ing., ecc.) con cui eventualemnte rivolgersi al soggetto e che andrà riportato sugli stampati da spedire al soggetto stesso.

Medico di base

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei medici di base ed indica il codice, il nome ed il cognome del medico curante che ha in cura il soggetto.

Notiziario

è una casella di controllo che indica se si desidera mandare la pubblicazione associativa al soggetto.

Benemerenze

è una casella di controllo che indica se il soggetto voglia ricevere delle benemerenze.

Dati gruppo-ematici

in questo gruppo sono riepilogate le caratteristiche del sangue del donatore selezionato.

Gruppo AB0

è una casella di riepilogo che indica il gruppo sanguigno del soggetto

Rh/AntiD

è una casella di riepilogo che indica il Rh del soggetto.

Fen.Rh

è un campo alfanumerico di 6 caratteri che indica il Fen.Rh.

Kell

è una casella di riepilogo che indica il Kell del sangue del soggetto.

Du

è una casella di riepilogo che indica il Du del sangue del soggetto.

Anticorpi

è una casella di riepilogo che indica la presenza di anticorpi nel sangue del soggetto.

CMV

è una casella di riepilogo che indica il CMV del sangue del soggetto.

Preferenze

in questo gruppo sono riepilogate le preferenze del soggetto per le convocazioni.

Mod. convoc.

è una casella di riepilogo che indica la modalità preferita di convocazione scelta dal soggetto, nel caso non si inserisca nulla si indica che non vi sono preferenze particolari.

Punto prel.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice  del punto di prelievo nel quale il soggetto ha preferenza ad essere convocato per la donazione o per il controllo.

Giorni donazioni

sono 7 caselle di controllo che indicano i giorni in cui il soggetto preferisce essere convocato per effettuare la donazione.

Giorni controlli

come il campo precedente, solamente che occorre specificare i giorni preferiti per la convocazione per controlli.

- 3 -

Situazione sanitaria

è un gruppo gestito direttamente dal programma ed indica la situazione attuale del soggetto. In essa sono riepilogate le informazioni riguardanti il tipo di sangue e gli stati attuale e prossimi del soggetto selezionato con le rispettive data di validità, inoltre è possibile visualizzare i tipi di donazione possibili e la posizione del soggetto ripetto alla possibilità di donare.

Situazione donazioni

   in questo gruppo, gestito direttamente dal programma, sono riepilogate le informazioni salienti riguardanti le donazioni effettuate dal soggetto (sia per quanto riguarda il sangue intero sia per le aferesi previste), il loro numero, la data ed il tipo dell’ultima effettuata, gli intervalli da rispettare tra le varie donazioni e la data della prossima donazione da cui può cominciare a donare.

Convocazioni

sono due campi che riportano rispettivamente la data dell’ultima convocazione da effettuare ed il numero di quelle effettuate. Questi campi si azzerano automaticamente al momento in cui il soggetto si presenta per la donazione.

- 4 -

Dati statistici

in questo gruppo sono riepilogati i dati occupazionali del soggetto

Cond. occ.

è una casella di riepilogo ed indica la condizione occupazionale attuale del soggetto selezionato.

Pos. prof.

è una casella di riepilogo che indica la posizione professionale del soggetto selezionato.

Ramo att.

è una casella di riepilogo che indica il ramo in cui opera la propria attività il soggetto selezionato.

Tit. stud.

  è una casella di riepilogo che indica il titolo di studio raggiunto dal soggetto selezionato.

Professione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle professioni ed indica la professione attuale del soggetto.

Luogo lav.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei luoghi di lavoro ed indica il luogo nel quale il soggetto selezionato svolge il proprio lavoro.

Esclusione non sanitaria

in questo gruppo si riepiloga una eventuale esclusione del soggetto dalle donazioni per motivi non sanitari.

Tipo

è una casella di controllo che indica se il soggetto selezionato è soggetto ad esclusione non sanitaria a tempo indeterminato (Tempo indeterminato), fino ad una certa data (Tempo determinato) oppure non ha nessuna esclusione ( ).

Termine

è un campo dato attivo nel caso nel campo Tipo sia selezionato il valore Tempo determinato ed indica la data fino alla quale il soggetto selezionato deve essere escluso dalle donazioni per motivi non sanitari.

Motivo

è un campo alfanumerico di 30 caratteri attivo nel caso nel campo Tipo sia inserito un valore non nullo ed indica il motivo per il quale il soggetto selezionato deve essere escluso dalle donazioni per motivi non sanitari.

Ultimo aggiornamento

in questo gruppo, gestito direttamente dal programma, sono riportate la data ed il nome dell’utente che effettuato l’ultima modifica sul soggetto selezionato.

Tessera stampata

è una casella di controllo che indica se, per il soggetto selezionato, sia già stata stampata la tessera associativa

Bottone

è un bottone che permette di assegnare il soggetto selezionato ad una famiglia oppure di creare una nuova famiglia attorno al soggetto stesso.

Note

questo campo di dimensione libere indica la eventuali note che si riferiscono al soggetto selezionato.

- 5 -

Donazioni non dettagliate

in questo gruppo sono riepilogate le donazioni effettuate dal soggetto e non riepilogate nel foglio-righe-colonne sottostante.

Bottone

è un bottone che permette di generare automaticamente delle donazioni effettuate dal soggetto in modo da poterle inserire tra le donazioni dettagliate del foglio-righe-colonne sottostante.

Don. SI

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di donazioni di sangue intero effettuate dal soggetto e di cui non si hanno dettagli.

Prima SI

è un campo data in cui è inserita la prima donazione di sangue intero effettuata dal soggetto e di cui non si conoscono i dettali.

Don. AF

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di donazioni di aferesi effettuate dal soggetto e di cui non si hanno dettagli.

Prima AF

è un campo data in cui è inserita la prima donazione di aferesi effettuata dal soggetto e di cui non si conoscono i dettali.

 Il foglio-righe-colonne contiene le coordinate delle donazioni di cui sono noti tutti dettagli. Nella maschera associa compaiono i campi:

Dati identificativi della donazione

in questo gruppo sono riportati i dati necessari per l’identificazione della donazione.

Data donazione

è un campo data ed indica la data nella quale è stata effettuata la donazione

Tipo donazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il tipo di donazione effettuata.

Punto prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale è stata effettuata la donazione.

Dati complementari

in questo gruppo sono riepilogati alcune informazioni aggiuntive sulla donazione effettuata

Etichetta sacca

è un campo numerico di 9 caratteri nel quale viene indicata l’etichetta della sacca in cui è contenuta la donazione effettuata dal soggetto

Prima donazione

è una casella di controllo che indica se la donazione a cui si riferisce la maschera è la prima di quelle effettuate dal soggetto selezionato.

Sezione di app.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione nella quale è stata effettuata la donazione.

Sottog. di app.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo della sezione nella quale è stata effettuata la donazione.

Dati sanitari

sono riportati in questo gruppo le caratteristiche sanitarie del prelievo effettuato per la donazione

CC

è un campo numerico di 3 caratteri che indica la quantità di liquido in centimetri cubici prelevati dal soggetto selezionato per la donazione.

PA

 è un campo alfanumerico di 7 caratteri che indica il !!!valore della pressione rilevata durante la donazione.

Hb

è un campo numerico di 4 caratteri che indica il Hb della donazione.

 SGPT

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il SGPT della donazione.

Protidemia

è un campo numerico di 3 caratteri che indica la protidemia della donazione.

- 6 -

La sesta pagina contiene due fogli-righe-colonne in cui sono riepilogati, nel primo [image] , tutti i dati dei controlli effettuati dal soggetto selezionato e le eventuali idoneità e sospensioni per il soggetto stesso ed a cui è associata la maschera in cui comapiono i campi:

Dati identificativi del controllo

in questo gruppo sono raccolti i dati identificativi del controllo effettuato dal soggetto selezionato.

Data controllo

è un campo data che indica la data in cui è stato effettuato il controllo sul soggetto.

Tipo controllo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di controllo ed indica il codice del tipo di controllo effettuato sul soggetto.

Dati da compilare se si tratta di idoneità

è un gruppo che riporta i dati necessari per l’identificazione delle idoneità di donazione del soggetto selezionato.

Tipi di donazione ammessi

sono quattro campi di ricerca sulla tabella dei tipi di donazione possibili ed indica le donazioni che il soggetto è abilitato ad effettuare visti i risultati dei controlli che ha effettuato.

Intervalli - Sangue intero

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di giorni che devono intercorrere, per il soggetto, tra una donazione di sangue intero e la successiva.

Intervalli - Aferesi

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di giorni che devono intercorrere, per il soggetto, tra una aferesi e la successiva.

Prossimo tipo/esito

sono qui riportati i dati necessari per il controllo successivo a quello selezionato.

Tipo controllo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di controllo ed indica il codice del successivo tipo di controllo che il soggetto dovrà effettuare.

Data

è un campo data che indica la data nella quale deve essere effettuato il successivo controllo per il soggetto.

Dati complementari

in questo gruppo sono riportati dei dati aggiuntivi riguardanti il controllo effettuato.

Motivo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei motivi per controlli sanitari ed indica il motivo per il quale il soggetto è stato chiamato ad effettuare il controllo.

Responsabile

è un campo alfanumerico che indica il nome del responsabile che si è occupato del controllo che ha decretato l’idoneità oppure la non idoneità del soggetto.

 Il secondo foglio-righe-colonne riporta le idoneità o le sospensioni relative a certi tipi di donazione per il soggetto selezionato ed è associato alla seguente maschera:

Dati identificativi del controllo

in questo gruppo sono raccolti i dati identificativi del controllo effettuato dal soggetto selezionato.

Data intervento

è un campo data che indica la data in cui è stato effettuato il controllo sul soggetto.

Tipologia donazione interessata (SI/AF)

è una casella di riepilogo che indica la tipologia di donazione per il quale il soggetto dovrà essere sospeso oppure ritenuto idoneo a seconda del risultato del controllo effettuato.

Idoneità o sospensione

è una casella di riepilogo che indica se il soggetto deve essere ritenuto idoneo oppure dovrà essere sospeso per la donazione indicata nel campo precedente.

Dati da compilare se si tratta di idoneità

in questo gruppo, i cui campi sono attivi nel caso di idoneità, è riportato l’intervallo di giorni che il soggetto deve rispettare tra una donazione e la successiva del tipo indicato nel campo Tipologia di donazione.

Dati da compilare se si tratta di sospensione

in questo gruppo, i cui campi sono attivi nel caso di sospensione, è riportata la data fino alla quale il soggetto deve ritenersi sospeso per la donazione del tipo indicato nel campo Tipologia di donazione.

Dati complementari

in questo gruppo sono riportati dei dati aggiuntivi riguardanti il controllo effettuato.

Motivo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei motivi per controlli sanitari ed indica il motivo per il quale il soggetto è stato chiamato ad effettuare il controllo.

Responsabile

è un campo alfanumerico che indica il nome del responsabile che si è occupato del controllo che ha decretato l’idoneità oppure la non idoneità del soggetto.

- 7 -

La sesta pagina contiene due fogli-righe-colonne nella quale sono riportati rispettivamente i dati delle benemerenze assegnate al soggetto selezionato e lo storico delle presenze del soggetto stesso. Per il primo è associata la maschera in cui comaiono i campi:

Dati identificativi della benemerenza

in questo gruppo sono riepilogati i dati della benemerenza assegnata al soggetto.

Benemerenza

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle benemerenze ed indica il codice delle benemerenza raggiunta dal soggetto.

Data maturazione

è un campo data ed indica la data nella quale è maturata la benemerenza

Donazione quando maturata

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di donazione effettuate dal soggetto al momento del raggiungimento della benemerenza.

Data assegnazione

è un campo data che indica la data nella quale è stata assegnata la benemerenza al soggetto.

Data pr. consegna

è un campo data che indica la data nella quale si prevede venga consegnata la benemerenza al soggetto.

Benem. ritirata

è una casella di controllo che indica se la benemerenza sia stata ritirata dal soggetto oppure è rimasta nella sezione di assegnazione.

Benemerenza assegnata da

in questo gruppo sono riepilogati i dati della sezione che ha assegnato la benemerenza al soggetto.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione che assegna la benemerenza al soggetto selezionato.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo della sezione che assegna la benemerenza al soggetto selezionato.

Gruppo aziendale

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi aziendali ed indica il gruppo aziendale che assegna la benemerenza.

Il secondo foglio-righe-colonne riepiloga lo storico del soggetto, cioè la sua storia all’interno dell’associazione ed è associato alla maschera in cui compaiono i campi:

Dal

è un campo data ed indica la data di inizio del periodo durante il quale il soggetto selezionato appartiene all’associazione con le caratteristiche indicate.

Al

è un campo data ed indica la data di temine del periodo durante il quale il soggetto selezionato appartiene all’associazione con le caratteristiche indicate.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione di appartenenza del soggetto per il periodo considerato.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo della sezione di appartenenza del soggetto per il periodo considerato.

Cat. Iscriz.

è un campo di ricerca sulla tabella delle categorie donatori ed indica la categoria di appartenenza del soggetto per il periodo considerato.

Motivo dim.

è una casella di riepilogo in cui sono indicate le cause di una eventuale dimissione del soggetto dalla sezione indicata.


 FAMIGLIE

Bottone

questo bottone permette di creare una nuova famiglia incentrata sul soggetto selezionato nella maschera principale in modo da potere far individuare al programma i nuclei famigliari per potere mandare comunicazioni cumulative all’intera famiglia e non ai singoli famigliari. Apre un foglio-righe-colonne in cui inserire tutti i membri della famiglia ed a cui è associata la maschera nella quale compaiono i campi:

Dati familiare

in questo gruppo sono riportati i dati della persona che appartiene alla famiglia che si sta creando.

Grado parentela

è una casella di riepilogo che indica il grado di parentela del soggetto indicato nella riga con quello che selezionato nella maschera principale dei soggetti.

Codice

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indica il codice del soggetto da associare alla famiglia che si sta creando.

Cognome e nome

sono due campi di ricerca che accedono all’archivio dei soggetti ed indicano rispettivamente il nome ed il cognome del soggetto da associare alla famiglia che si sta creando.

Nato il

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di nascita del soggetto inserito nella riga.

Dati associativi

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta le stesse informazioni dell’omonimo gruppo nella maschera  di gestione dei soggetti per il famigliare che viene inserito nella riga.

Tornando alla maschera di gestione delle famiglie troviamo ancora i campi:

Collega a famiglia esistente

in questo gruppo occorre specificare il codice della famiglia a cui appartiene il soggetto selezionato nella maschera principale. Sono presenti tra campi di ricerca che accedono all’archivio dei soggetti e riportano tutti quei soggetti attorno ai quali è stata creata una nuova famiglia tramite l’apposita funzione..

Bottone

conferma la scelta della famiglia effettuata e ritorna alla maschera principale. La registrazione della famiglia sugli archivi avrà luogo solamente con la registrazione tramite il bottone  presente nella maschera di gestione dei soggetti.

Bottone

annulla le scelte effettuate e ritorna alla maschera principale.


Generazione donazione
 GENERAZIONE DONAZIONI

Numero di donazioni da generare

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di donazioni da generare per il soggetto selezionato nella maschera principale. Tale campo deve essere non vuoto, diversamente viene riportato un errore al momento della generazione.

Modalità

è un gruppo di opzione dove indicare se la generazione delle donazioni avviene in modo automatico, cioè vengono inserite automaticamente le date delle donazioni considerando l’intervallo che deve trascorrere tra una donazione e la successiva a partire dalla data inserita nel campo Fino al e risalendo nel tempo secondo il numero di donazioni indicate, oppure tramite la generazione manuale dove dovrà essere l’utente ad inserire la data della donazione. In entrambe i casi i dati momentaneamente visualizzati nel fogli-righe-colonne possono essere modificati.

Fino al

è un campo, attivo nel caso di generazione automatica, ed indica la date dell’ultima donazione da generare, le successive saranno generate andando a ritroso nel tempo considerando l’intervallo che deve trascorrere tra una donazione e la successiva.

Tipo don.

è un campo ci riepilogo che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il tipo di donazione da generare.

Punto prel.

è un campo che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il punto nel quale sono state effettuate le donazioni da generare.

Bottone

questo bottone permette, a seconda dei dati inseriti nei campi precedenti, di generare le donazioni e di porle nel foglio-righe-colonne in modo da poter essere visualizzate ed eventualmente modificate dall’utente. I campi che compaiono sono:

Data

è un campo data ed indica la data nella quale è stata effettuata la donazione

Tipo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il tipo di donazione effettuata.

Punto prel.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale è stata effettuata la donazione.

Tornando alla maschera di generazione delle donazioni troviamo ancora i campi:

Bottone

conferma i dati inseriti e ritorna alla maschera principale di gestione dei soggetti aggiungendo al foglio-righe-colonne delle donazioni dettagliate quelle generate con la presente funzione.

Bottone

annulla le scelte effettuate e ritorna alla maschera principale di gestione dei soggetti.


 GIORNALIERO DONAZIONI/CONTROLLI

Dati fissi

in questo gruppo sono riepilogati i dati generali delle donazioni e degli eventuali controlli da inserire.

Data donazione

è un campo data che indica la data in cui viene effettuata la donazione ed il controllo e di cui si sta procedendo alla registrazione.

Tipo donazione

è un campo di ricerca sulla tabella dei tipi di donazione ed indica il codice del tipo di donazione che viene effettuato nella data indicata.

Punto prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale, nella data indicata, vengono effettuate le donazioni ed i controlli.

Inserimento controlli

è una casella di controllo che indica se, nella data indicata, si desidera inserire anche eventuali controlli effettuati sui soggetti.

Tipo/esito

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari da effettuare ed indica il controllo effettuato.

Nel foglio-righe-colonne sono riepilogate le donazioni e gli eventuali controlli che sono stati effettuati nella data indicata e compaiono i seguenti campi:

   Soggetto donatore

in questo gruppo sono riepilogati i dati del soggetto che effettua la donazione.

Codice

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indica il codice del soggetto che effettuata la donazione ed il relativo controllo.

Cognome e nome

sono due campi di ricerca che accedono all’archivio dei soggetti ed indicano rispettivamente il cognome ed il nome del soggetto che effettuata la donazione ed il relativo controllo.

Nato il

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di nascita del soggetto selezionato.

Tessera AVIS

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di tessera AVIS del soggetto selezionato.

Categoria

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la categoria di appartenenza del soggetto selezionato.

Sez./Sottog.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione e l’eventuale sottogruppo di appartenenza del soggetto selezionato.

Dati del controllo sanitario effettuato

questo gruppo viene utilizzato nel caso di controlli sanitari ed indica le caratteristiche del controllo effettuato sul sangue del soggetto selezionato per la data inserita nella maschera principale.

Tipo controllo

è un campo di ricerca, attivo nel caso sia stato selezionato il campo Inserimento controlli nella maschera principale, accede alla tabella dei tipi di controllo ed indica l’eventuale controllo effettuato se diverso da quello indicato nella maschera principale.

Se idoneità: tipi donazione ammessi

sono 4 campi di ricerca che accedono alla tabella dei tipi di donazione ed indicano i tipi di donazione consentiti al soggetto secondo i risultati del controllo effettuato.

Intervalli - Sangue intero

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato effettuato un controllo, ed indica il numero di giorni che devono intercorrere tra una donazione di sangue e la successiva per il soggetto selezionato.

Intervalli - Aferesi

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato effettuato un controllo, ed indica il numero di giorni che devono intercorrere tra una aferesi e la successiva per il soggetto selezionato.

Prossimo tipo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli ed indica il codice del prossimo controllo da effettuare sul soggetto.

Data

è un campo data che indica la data nella quale deve essere effettuato il successivo controllo sul soggetto selezionato.

Dati complementari della donazione

in questo gruppo sono riepilogati degli ulteriori dati riguardanti la donazione effettuata.

Etichetta sacca

è un campo numerico di 9 caratteri che indica il numero della sacca nella quale è contenuto il sangue donato dal soggetto selezionato.

Prima donazione

è una casella di controllo che indica se la donazione effettuata dal soggetto sia stata la prima.

Tornando alla maschera principale nella barra dei bottoni troviamo i seguenti campi:

Bottone

registra sul disco le donazioni e gli eventuali controlli che sono stati inseriti con la presente maschera.

Bottone

svuota i campi inseriti, previa conferma della registrazione dei dati, e si predispone per l’inserimento di nuove donazioni o controlli.

Bottone

annulla i dati inseriti previa conferma di registrazione.

Bottone

permette di stampare i dati inseriti passando tramite il programma di stampa di controllo delle donazioni.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 GIORNALIERO CONTROLLI

Dati fissi

in questo gruppo sono inseriti i dati generali dei controlli inseriti e che sono validi per tutte i dati inserti con la presente maschera.

Data controllo

è un campo data che indica la data nella quale vengono effettuati il controlli che si sta inserendo.

Tipo/Esito

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari ed indica il codice della serie di controlli effettuati e che si stanno inserendo.

Prossimo tipo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari ed indica il codice del controllo successivo che dovrà essere effettuato sui soggetti inseriti nel giornaliero.

Data prevista

è un campo data che indica il giorno previsto per effettuare il prossimo controllo sanitario sui soggetti inseriti nel giornaliero.

Il foglio-righe-colonne riporta i dati dei controlli che sono stati effettuati sui soggetti nella data indicata ed è associato alla seguente maschera:

Codice

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indica il codice del soggetto che su cui viene effettuato il controllo.

Cognome e nome

sono due campi di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indicano rispettivamente il cognome ed il nome del soggetto che su cui viene effettuato il controllo.

Nato il

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di nascita del soggetto selezionato.

Dati associativi

questo gruppo è gestito direttamente dal programma e riporta i dati associativi del soggetto selezionato ed in particolare la sezione, e l’eventuale sottogruppo, di appartenenza del soggetto, la sua categoria all’interno dell’associazione ed il numero della tessera associativa.

Dati del controllo sanitario effettuato

questo gruppo indica le caratteristiche del controllo effettuato sul soggetto selezionato per la data inserita nella maschera principale.

Tipo controllo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di controllo ed indica il codice del tipo di controllo effettuato.

Se idoneità: Tipi donazione ammessi

sono 4 campi di ricerca che accedono alla tabella dei tipi di donazione ed indicano i tipi di donazione consentiti al soggetto secondo i risultati del controllo effettuato.

Intervalli - Sangue intero

è un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di giorni che devono intercorrere tra una donazione di sangue e la successiva per il soggetto selezionato visti i risultati del controllo effettuato.

Intervalli - Aferesi

un campo numerico di 3 caratteri ed indica il numero di giorni che devono intercorrere tra una aferesi e la successiva per il soggetto selezionato visti i risultati del controllo effettuato

Prossimo contr. - Tipo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli ed indica il codice del prossimo tipo di controllo da effettuare sul soggetto.

Prossimo contr. - Data

è un campo data che indica la data nella quale deve essere effettuato il successivo controllo sul soggetto selezionato.

Tornando alla maschera principale nella barra dei bottoni troviamo i seguenti campi:

Bottone

registra sul disco le donazioni e gli eventuali controlli che sono stati inseriti con la presente maschera.

Bottone

svuota i campi inseriti, previa conferma della registrazione dei dati, e si predispone per l’inserimento di nuove donazioni o controlli.

Bottone

annulla i dati inseriti previa conferma di registrazione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 CONVOCAZIONI

- 1 -

Opzioni per la convocazione

in questo gruppo sono riportati i dati principali delle convocazioni da effettuare.

Data

è un campo data che indica la data per la quale si vuole la convocazione. A fianco vi è un campo gestito direttamente dal programma che indica il giorno della settimana corrispondente.

Punto di prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale devono essere convocati i soggetti per effettuare la donazione.

Tipo donazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il tipo di donazione che effettueranno i soggetti convocati.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione alla quale appartengono i soggetti da convocare.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo al quale appartengono i soggetti da convocare.

Data inizio conv.

è un campo data che indica la data di inizio convocazione se si vuol vare una convocazione su più giorni. A fianco vi è un campo gestito direttamente dal programma che indica il giorno della settimana corrispondente.

Ritardatari

è una casella di controllo che indica al programma se si desideri convocare anche eventuali ritardatari . Un soggetto si considera ritardatario se ha già ricevuto il numero massimo di convocazioni previste indicato nella tabella sezioni.

Massimo ritardo in giorni

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia selezionato il campo precedente, che indica il numero massimo di giorni che al massimo possono passare tra l’ultima convocazione del soggetto e la data della convocazione attuale perché il soggetto venga considerato ritardatario e quindi convocato

Note

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica le eventuali note da associare alla convocazione generate. Questo campo serve solo di promemoria per l’utente e che non comparirà nella cartolina di convocazione.

Numero convocati

è un campo gestito direttamente dal programma, compilato una volte che vengono generate automaticamente le convocazioni, che indica il numero dei soggetti convocati.

sollecitati

è un campo gestito direttamente dal programma, compilato una volte che vengono generate automaticamente le convocazioni, che indica il numero dei soggetti che hanno ricevuto un sollecito per la convocazione.

ritardatari

è un campo gestito direttamente dal programma, compilato una volte che vengono generate automaticamente le convocazioni, che indica il numero dei soggetti ritardatari convocati.

Bottone

tramite questo bottone il programma procede alla generazione automatica della lista dei soggetti da convocare e compila la pagina successiva.

- 2 -

Nella seconda pagina vi è un foglio-righe-colonne che rappresenta la lista dei soggetti convocati per la donazione e le relative caratteristiche. Nella maschera associata compaiono i campi:

Codice

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indica il codice del soggetto da convocare per la data indicata nella prima pagina.

Cognome e nome

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei soggetti ed indica il cognome ed il nome del soggetto da convocare per la data indicata nella prima pagina.

Nato il

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la data di nascita del soggetto selezionato.

Convocato il

è un campo data che indica la data in cui è stato convocato il soggetto selezionato per effettuare la donazione.

Chiamata

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il tipo di convocazione ricevuta. I dati possibili sono C per la convocazione normale, S nel caso il soggetto abbai ricevuto un sollecito e R per i ritardatari.

Convocazione stampata

è una casella di controllo che indica se la convocazione per il soggetto indicato sia già stata stampata.

Convocazione annullata

è una casella di controllo che indica se la convocazione  è stata annulla, cioè se non si desidera la stampa della stessa.

Cat.

è una casella di controllo che indica se la convocazione  è stata !!!annullata, cioè se non si desidera la stampa della stessa.

Tessera AVIS

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di tessera associativa del soggetto selezionato.

Vedi anche:

Spostamento convocazioni


 SPOSTAMENTO CONVOCAZIONI

Convocazioni da spostare

in questo gruppo sono riepilogati i dati identificativi delle donazione che si desiderano spostare.

Data iniziale

è un campo data che indica l’inizio dell’intervallo temporale nel quale sono previste le convocazioni generate in precedenza e che si desidera spostare.

Data finale

è un campo data che indica il termine dell’intervallo temporale nel quale sono previste le convocazioni generate in precedenza e che si desidera spostare.

Punto prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale erano previste le donazioni relative alle convocazioni da spostare.

Tipo donazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il codice del tipo di donazione relativa alla convocazione generata e che deve essere spostata.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione nella quale sono stati convocati i soggetti per la donazione e che deve prevedere uno spostamento temporale delle convocazioni stesse.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo della sezione nella quale sono stati convocati i soggetti per la donazione e che deve prevedere uno spostamento temporale delle convocazioni stesse.

Periodo su cui distribuire le convocazioni

in questo gruppo sono riportate le informazione relative all’intervallo nel quale spostare le convocazioni.

Data iniziale

è un campo data che indica la data di inizio dell’intervallo dal quale iniziare la redistribuzione delle donazioni identificate tramite i dati del gruppo precedente.

Data finale

è un campo data che indica la data di termine dell’intervallo dal quale iniziare la redistribuzione delle donazioni identificate tramite i dati del gruppo precedente.

Numero spostati

è un campo gestito direttamente dal programma, aggiornato una volta che viene effettuato lo spostamenteo, che indica il numero di convocazioni che hanno subito lo spostamento.

Vedi anche:

Generazione convocazioni


 PARAMETRI DI SEZIONE

Primo passaggio di categoria

in questo gruppo sono riportate le informazioni per quanto riguarda il primo passaggio di categoria dei soggetti

Donazioni necessarie

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di donazioni dopo il quale il soggetto effettua il primo passaggio ad una categoria diversa dalla sua attuale.

Categoria di partenza

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie dei donatori ed indica il codice della categoria nel quale il soggetto si trova e che dovrà cambiare come primo passaggio per effetto del raggiungimento del numero di donazioni previste nel campo precedente.

Categoria di arrivo

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie dei donatori ed indica il codice della categoria al quale il soggetto accede come primo passaggio per effetto del raggiungimento del numero di donazioni previste.

Secondo passaggio di categoria

in questo gruppo sono riportate le informazioni per quanto riguarda il secondo passaggio di categoria dei soggetti.

Donazioni necessarie

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di donazioni dopo il quale il soggetto effettua il secondo passaggio ad una categoria diversa dalla presente.

Categoria di partenza

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie dei donatori ed indica il codice della categoria nel quale il soggetto si trova e che dovrà cambiare come secondo passaggio per effetto del raggiungimento del numero di donazioni previste nel campo precedente.

Categoria di arrivo

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie dei donatori ed indica il codice della categoria al quale il soggetto accede come secondo passaggio per effetto del raggiungimento del numero di donazioni previste.

Data iscrizione (se vuota) uguale a data prima donazione

è una casella di controllo che indica se si vuole che la data di iscrizione di un soggetto sia automaticamente compilata al momento dell’inserimento della prima donazione (solo se tale data è vuota).

Stampa 80 colonne dove prevista

è una casella di controllo che indica se i tabulati che sono previsti su più di 80 colonne devono assumere un formato diverso in modo da poter contenere tutti i dati nelle colonne disponibili.


Tabelle
SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti.

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Sezioni

 Medici

 Benemerenze

 Categorie donatori

 Categorie non donatori

 Gruppi aziendali

 Idoneità alla donazione

 Località postali

 Punti di prelievo

 Luoghi di lavoro

 Motivi per controlli sanitari

 Professioni

 Tipi di donazione

 Tipi/Esiti controlli sanitari

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma.


 SEZIONI

- 1 -

Cod. sezione

è un campo chiave di ricerca, alfanumerico e di 2 caratteri che indica il codice della sezione che si intende descrivere. Tale campo è obbligatorio e deve essere indicato anche per l’identificazione di eventuali sottogruppi nei quali è suddivisa la sezione stessa.

Denominazione sez.

è un campo chiave di ricerca, alfanumerico e di 50 caratteri che indica il nome assegnato alla sezione che si intende descrivere. Tale campo è obbligatorio e deve essere indicato anche per l’identificazione di eventuali sottogruppi nei quali è suddivisa la sezione stessa.

Cod. sottogruppo

è un campo chiave di ricerca, alfanumerico di 2 caratteri che indica il codice del sottogruppo che si intende gestire. Nel caso la sezione indicata nel campo precedente non viene suddivisa in sottogruppi tale campo non deve essere compilato.

Denominazione sot.

è un campo chiave di ricerca, alfanumerico di 50 caratteri che indica il nome assegnato al sottogruppo che si intende gestire. Nel caso la sezione indicata nel campo precedente non viene suddivisa in sottogruppi tale campo non deve essere compilato.

Dati anagrafici

in questo gruppo sono riportati i dati di ubicazione per l’identificazione della sezione o sottogruppo che si sta gestendo

Indirizzo

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l’indirizzo nel quale è ubicata la sezione.

Comune

è un campo di ricerca sulla tabella dei comuni ed indica il comune nel quale è ubicata la sezione che si sta gestendo.

Località

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle località postali ed indica la località postale nella quale è ubicata la sezione che si sta gestendo.

Telefono

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica il numero telefonico della sezione che si sta gestendo.

Fax

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica il numero di telefax della sezione che si sta gestendo.

Referente CED

è un campo alfanumerico di 50 caratteri nel quale deve essere riportato il nome del referente che si occupa dell’elaborazione dei dati all’interno della sezione che si sta gestendo.

Stato

sono due caselle di opzioni che indicano se ila sezione che si sta gestendo sia ancora attiva (Attiva) oppure si stata chiusa (Estinta).

Intestazione tessere

in questo gruppo sono riportati 5 campi di 20 caratteri alfanumerici nei quali vengono riportati i dati da inserire nell’intestazione delle tessere che verranno stampate per i soggetti della sezione.

Dati per stampa cartolina

in questo gruppo sono riportati le coordinate per la presentazione del soggetto.

Orario

è un campo alfanumerico di 25 caratteri nel quale indicare l'orario nel quale il soggetto deve presentarsi per la convocazione e che verrà stampato sulla cartolina nell’apposito spazio.

Sede

è un campo alfanumerico di 25 caratteri nel quale indicare la sede presso la quale il soggetto deve presentarsi per la convocazione e che verrà stampato sulla cartolina nell’apposito spazio.

Note

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica le eventuali note che dovranno essere riferite al soggetto destinatario e che andranno riportate sulla cartolina stessa nell’apposito spazio.

- 2 -

Parametri convocazione

in questo gruppo sono riepilogati i dati caratteristici della sezione per le convocazioni

Int. min. convoc.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni minimo di intervallo tra due successive convocazioni.

Int. avvisi min.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni minimo di intervallo tra due successivi avvisi.

Int. avvisi max.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni massimo di intervallo tra due successivi avvisi.

Tipo convocazione

è una casella di riepilogo che indica se le convocazioni devono essere effettuate tutte in una data fissa (Data fissa) oppure partendo da un data di partenza e distribuendole nei giorni successivi a tale data (Dal giorno).

Data ultima conv.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data nella quale la sezione ha effettuato l’ultima convocazione.

Parametri per chiusura fine anno

in questo campo sono riepilogati i dati per la chiusura di fine anno della sezione. Nel caso questi campi vengono lasciati vuoti per i soggetti appartenenti alla sezione selezionata non vengono effettuate le operazioni corrispondenti.

Donazioni per passaggio a emeriti

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero minimo di donazione che un soggetto iscritto alla sezione che si sta gestendo deve effettuare per potere ottenere il passaggio ad emeriti.

Intervallo di estinzioni in anni

è un campo di 2 caratteri che indica il numero di anni dopo il quale un soggetto si può considerare estinto, in caso di mancanza presentazione alle donazioni, e non debba essere cancellato dall’archivio al momento della partenza della chiusura periodica.

Categorie: emeriti/estinti/cancellati

sono tra campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie di donatori ed indicano la categoria nel quale inserire rispettivamente i soggetti emeriti, quelli estinti e quelli cancellati.

Parametri convocazione su punto di prelievo

in questo gruppo ci sono i parametri per l’effettuazione delle convocazioni su punto di prelievo.

Gio. tra cart. e soll.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni che devono intercorrere tra la spedizione della cartoline e la spedizione del sollecito per la non presentazione del soggetto convocato.

Gio. tra soll. e soll.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni che devono intercorrere tra la spedizione di due diversi solleciti per la non presentazione del soggetto convocato.

Gio. tra penult. e utl. soll.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni che devono intercorrere tra la spedizione del penultimo sollecito e l’ultimo previsto per la non presentazione del soggetto convocato.

Gio. per chiamate per ritard.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero massimo di giorni per cui un soggetto possa essere considerato ritardatario e convocato come tale per le donazioni.

Num max di solleciti

è un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero massimo di solleciti che devono essere spediti al soggetto prima di essere considerato ritardatario.


 MEDICI

Cod. medico

è un campo numerico di 6 caratteri che indica il codice assegnato al medico che si intende gestire.

Cognome

è un campo chiave alfanumerico di 25 caratteri che indica il cognome del medico da gestire.

Nome

è un campo chiave alfanumerico di 25 caratteri che indica il nome del medico da gestire.

Indirizzo

in questo gruppo sono riepilogati tutti i dati di residenza o di ubicazione dell’ambulatorio del medico che si sta gestendo.

Indirizzo

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica l’indirizzo di residenza del medico selezionato.

Comune

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei comuni ed indica il comune di residenza del medico selezionato.

Località

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle località postali ed indica la località postale nella quale risiede il medico selezionato.

Cap

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta, a seconda del codice del comune selezionato, il codice di avviamento postale della località nella quale risiede il medico selezionato.

Telefoni

in questo gruppo sono riportati i numeri di telefono del medico selezionato.

Ambulatorio

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica il numero telefonico dell’ambulatorio nel quale esercita il medico che si sta gestendo.

Abitazione

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica il numero telefonico dell’abitazione del medico che si sta gestendo.


 BENEMERENZE

Codice

è un campo chiave alfanumerico di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla benemerenza che si intende gestire.

Descrizione

è un campo chiave alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione della benemerenza che si intende gestire.

Num. donazioni

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di donazioni che un soggetto deve raggiungere per potersi vedere assegnata la benemerenza che si sta gestendo.

Da statuto

è una casella di controllo che indica se la benemerenza che si sta gestendo sia prevista dallo statuto generale (casella selezionata) oppure si tratta di una ulteriore benemerenza non prevista nello statuto.


 CATEGORIE DONATORI

Codice

è un campo alfanumerico chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla categoria di donatori da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione della categorie di donatori da gestire.

Categoria di dimissione

è una casella di controllo che indica se la categoria è di dimissione.

Cat. collegata

è un campo di ricerca sui codici già inserti della presente tabella ed indica il codice della categoria donatori associata alla presente. Questa informazione viene utilizzata dal programma per le operazioni di passaggio di categorie in automatico.


 CATEGORIE NON DONATORI

Codice

è un campo alfanumerico chiave di ricerca di 2 caratteri che indica il codice da assegnare alla categoria di non donatori da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione della categorie di non donatori da gestire.


 GRUPPI AZIENDALI

Codice

è un campo chiave di ricerca che di 4 caratteri alfanumerici indica il codice da assegnare al gruppo aziendale che si intende gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la denominazione del gruppo aziendale che si sta gestendo.


Idoneità alla donazione
 IDONEITA' ALLA DONAZIONE

Codice

è un campo chiave di ricerca di caratteri alfanumerici che indica il codice da attribuire alla idoneità da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione della idoneità che si sta gestendo.

Procedura di don.

è un campo di riepilogo nel quale sono riportati i tipi donazioni possibili ed indica il tipo di donazione possibile per il soggetto a cui è stata riconosciuta l’idoneità che si sta gestendo.


Località postali
 LOCALITA'  POSTALI

Codice

è un campo chiave di ricerca alfanumerico di 4 caratteri che indica il codice della località postale che si intende gestire.

Località

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla località postale che si sta gestendo.

CAP

è un campo numerico di 5 caratteri che indica il codice di avviamento postale assegnato alla località postale che si sta gestendo.

Comune

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei comuni ed indica il comune (la provincia viene proposta in automatico dal programma una volta individuato il comune) nel quale la località postale indicata è inserita.


 PUNTI DI PRELIEVO

Codice

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare la punto di prelievo da gestire.

Punto

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione del punto di prelievo che si sta gestendo.

Indirizzo

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica l’indirizzo nel quale è ubicato il punto di prelievo che si sta gestendo.

Comune

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei comuni ed indica il comune nel quale è ubicato il punto di prelievo che si sta gestendo.

Località

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle località postali ed indica la località nella quale è ubicato il punto di prelievo che si sta gestendo.


 LUOGHI DI LAVORO

Codice

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare al luogo di lavoro da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica la descrizione del luogo di lavoro che si sta gestendo.


 MOTIVI PER CONTROLLI SANITARI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare al motivo di convocazione per controlli sanitari da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 30 caratteri che indica la descrizione del motivo di convocazione per controlli sanitari che si sta gestendo.


 PROFESSIONI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 4 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare alla professione da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica la descrizione della professione che si sta gestendo.


 TIPI DI DONAZIONE

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri alfanumerici che indica il codice da assegnare al tipo di donazione da gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica la descrizione del tipo di donazione che si sta gestendo.

Procedura di donazione

è una casella di riepilogo nel quale sono riportati le procedure di donazione previste ed indica la procedura da applicare per ottenere la donazione del tipo che si sta gestendo.

Idoneità necessarie

sono 2 campi di ricerca che accedono alla tabella delle idoneità alla donazioni ed indicano i codice delle idoneità necessarie per effettuare la donazione del tipo indicato. La prima idoneità è obbligatori indicarla visto che occorre prevedere almeno una idoneità tra quelle previste nell’apposita tabella, la seconda è un campo facoltativo e, nel caso venga inserito, indica che per effettuare donazioni del tipo indicato debbono essere presenti nel soggetto entrambe le idoneità.


 TIPI/ESITI CONTROLLI SANITARI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 2 caratteri alfanumerici che indica il codice del tipo/esito del controllo sanitario che si intende gestire.

Descrizione

è un campo alfanumerici 30 caratteri che indica la descrizione del tipo/esito del controllo sanitario che si sta gestendo..

Cat. collegata

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie donatori ed indica il codice della categoria che un soggetto dovrà assumere nel caso si verifichi l’esito del controllo che si sta gestendo. Tale campo consente la programma di aggiornare automaticamente l’anagrafica del soggetto attribuendolo alla nuova categoria qui inserita.

Modifica stato

è un gruppo di opzione che indicano la modifica dello stato dei soggetti che appartengono alla categoria collegata indicata nel campo precedente e che riportano l’esito del controllo che si sta gestendo. É possibile che non venga effettuata nessuna modifica (Non modifica), che venga assegnata l’idoneità ai soggetti (Idoneità), che venga effettuata la sospensione dei soggetti (Sospensione), che venga revocata una sospensione precedente (Fine sospensione) oppure che vengano modificati i dati di una idoneità ottenuta precedentemente dal soggetto stesso.

Stato

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che indica lo stato che dovrà assumere il soggetto che abbia l’esito del controllo sanitario corrispondente al codice che si sta gestendo. Tale campo è attivo solamente nel caso nel campo precedente sia stata selezionata uno delle voci Idoneità, Sospensione oppure Fine sospensione.


Operazioni periodiche
SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti.

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Chiusura

 Sblocco sospesi

 Sblocco esclusi

 Modifica intervalli di don.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma.


Chiusura
 CHIUSURA PERIODICA

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti di cui effettuare la chiusura periodica.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di chiusura periodica. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di chiusura periodica. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per la chiusura

in questo gruppo sono riportate le opzioni necessarie per identificare i record su cui effettuare la chiusura e la modalità di chiusura.

Data di riferimento

è un campo data che indica la data fino alla quale si considerano chiuse le operazioni fatte sui soggetti che rientrano nelle sezioni comprese nell’intervallo indicato.

Chiusura definitiva

è una casella di controllo che indica se la chiusura deve essere definitiva, cioè se devono essere effettuate le modifiche necessarie (casella selezionata) oppure se si desidera riportare una semplice stampa delle operazioni che saranno effettuate nella chiusura definitiva.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera ed inizia le operazioni di chiusura riportando in uscita la stampa delle operazioni effettuate.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Sblocco sospesi
 SBLOCCO SOGGETTI SOSPESI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti di cui effettuare lo sblocco della sospensione.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di sblocco per i soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di sblocco per i soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per lo sblocco

sono riportati in questo gruppo le condizioni che devono avere i soggetti sospesi per potere essere sbloccati dalla loro condizione

Scadenza fino al

è un campo data ed indica la data fino alla quale un soggetto che era stato sospeso potrà vedersi sbloccato dalla sua situazione, cioè saranno sbloccati tutti quei soggetti che avevano previsto una data di sospensione inferiore a quella indicata.

Tipo sospensione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari ed indica il codice della sospensione da sbloccare.

Sblocco definitivo

è una casella di controllo che indica se procedere allo sblocco della sospensione per i soggetti che soddisfano le condizioni indicate. Se la casella viene selezionata lo sblocco viene effettuato e verrà aggiunta una riga nei controlli sanitari effettuati dal soggetto con data del giorno e fine sospensione, diversamente viene effettuata solamente una stampa dei soggetti che verrebbero sbloccati.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia le procedure di sblocco riportando in stampa i soggetti che hanno visto modificata la loro condizione di sospensione.

Bottone

questo bottone permette di accedere ala maschera di impostazione della stampante per modificare i valori di stampa dell’elenco che verrà generato.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Sblocco esclusi
 SBLOCCO SOGGETTI ESCLUSI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti di cui effettuare lo sblocco della esclusione.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di sblocco per i soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di sblocco per i soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per lo sblocco

sono riportati in questo gruppo le condizioni che devono avere i soggetti esclusi per potere essere sbloccati dalla loro condizione

Scadenza fino al

è un campo data ed indica la data fino alla quale un soggetto che era stato sospeso potrà vedersi sbloccato dalla sua situazione, cioè saranno sbloccati tutti quei soggetti che avevano previsto una data di sospensione inferiore a quella indicata.

Sblocco definitivo

è una casella di controllo che indica se procedere allo sblocco della esclusione per i soggetti che soddisfano le condizioni indicate. Se la casella viene selezionata lo sblocco viene effettuato sull’archivio, diversamente viene effettuata solamente una stampa dei soggetti che verrebbero sbloccati.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia le procedure di sblocco riportando in stampa i soggetti che hanno visto modificata la loro condizione di esclusione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Modifica int. donazioni
 MODIFICA INT. DI DONAZIONE

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti di cui effettuare la modifica degli intervalli di donazione.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di modifica degli intervalli di donazione. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di modifica degli intervalli di donazione. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per la modifica

vengono riportati in questo gruppo le coordinate dei dati modificare

Modifica intervallo SI

è una casella di controllo che indica se per le sezioni/sottogruppi che rientrano nell’intervallo indicato si desideri effettuare la modifica automatica degli intervalli tra due successive donazioni di sangue intero.

Vecchio

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato selezionato il campo Modifica intervallo SI, che indica il vecchio valore da modificare nei soggetti iscritti nelle sezioni/sottogruppi indicati nell’intervallo.

Nuovo

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato selezionato il campo Modifica intervallo SI, che indica il nuovo valore da inserire per i soggetti iscritti nelle sezioni/sottogruppi indicati nell’intervallo.

Modifica intervallo AF

è una casella di controllo che indica se per le sezioni/sottogruppi che rientrano nell’intervallo indicato si desideri effettuare la modifica automatica degli intervalli tra due successive aferesi.

Vecchio

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato selezionato il campo Modifica intervallo AF, che indica il vecchio valore da modificare nei soggetti iscritti nelle sezioni/sottogruppi indicati nell’intervallo.

Nuovo

è un campo numerico di 3 caratteri, attivo nel caso sia stato selezionato il campo Modifica intervallo AF, che indica il nuovo valore da inserire per i soggetti iscritti nelle sezioni/sottogruppi indicati nell’intervallo.

Bottone

  conferma i dati inseriti ed inizia le procedure di modifica riportando in stampa i soggetti che hanno visto modificati gli intervalli di donazione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampe
SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti.

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Soggetti

 Per convocazioni

 Di controllo

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma.


Stampa soggetti

 Soggetti

 Sospesi

 Per data di nascita

 Esclusi

 Modificati

 Idonei

 Iscritti/dimessi

 Per categorie

 Soggetti che non donano dal

 Tessere associative singole

 Tessere associative complessive

 Stampe singole


Stampa soggetti sospesi
 SOSPESI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti sospesi che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti sospesi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti sospesi indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Tipo sospensione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti dei controlli sanitari ed indica il tipo di esito del controllo che ha portato alla sospensione dei soggetti da stampare. Se non viene inserito nessun codice vengono riportati nella stampa tutti i soggetti sospesi indipendentemente dalla causa della loro sospensione.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti per data di nascita
 PER DATA DI NASCITA

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Selezione data di nascita

in questo gruppo vanno inseriti i dati dell’intervallo nel quale selezionare i soggetti che si desidera stampare.

Dal

è un campo data che indica la data dal quale iniziare l’intervallo di selezione dei soggetti da stampare.

Al

è un campo data che indica la data dal quale iniziare l’intervallo di selezione dei soggetti da stampare.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti esclusi
 ESCLUSI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti esclusi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti esclusi. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti esclusi indipendentemente dalla loro appartenenza alla categoria.

Tipo esclusione e termine

in questo gruppo è riportato il tipo di esclusione che hanno subito i soggetti da stampare e l’eventuale termine fino al quale sono stati esclusi.

Tipo esclusione

è una casella di riepilogo che indica il termine della esclusione dei soggetti da stampare. É possibile definire una esclusione a Tempo determinato, oppure a Tempo indeterminato. Nel caso non si selezioni nessuna delle due voci ila stampa comprenderà i soggetti esclusi dalla donazione indipendentemente dal termine della esclusione stessa.

Termine

è un campo data, attivo solo nel caso venga seleziona una esclusione a Tempo determinato, ed indica la data di termine dell’esclusione dei soggetti da stampare. Nella stampa saranno riportati tutti quei soggetti la cui esclusione ha un termine compreso entro la data indicata.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti modificati
 MODIFICATI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti modificati. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti modificati. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Selezione soggetti

in questo gruppo è riportata la data limite che identifica i soggetti modificati.

Soggetti modificati dal

è un campo data che riporta la data dalla quel cominciare a considerare i soggetti da stampare. Il programma procederà alla stampa di tutti i soggetti che siano stati modificati a partire dalla data indicata; nel caso non venga inserita nessuna data vengono stampati tutti i soggetti dell’archivio.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti idonei
 IDONEI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti idonei. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti idonei. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Tipo/Esito e tipi idoneità

in questo gruppo sono riportati i criteri per considerare un soggetto idonea alla donazione e quindi da includere nella stampa.

Tipo esito

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari ed indica il tipo/esito del controllo sanitario effettuato dal soggetto e che lo fa ritenere idoneo alla donazione. Nel caso non venga inserito nessun valore sono riportati tutti i soggetti indipendentemente dagli esiti dei controlli effettuati.

Tipo idon.

sono 4 campi che accedono alla tabella delle idoneità alla donazione ed indicano le idoneità che devono assumere i soggetti per essere aggiunti alla stampa. Nel caso sia inserito più di un codice il programma selezionerà tutti quei soggetti che hanno verificato tutte le idoneità richieste.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti iscritti o dimessi
 ISCRITTI O DIMESSI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Tipo di stampa

è un gruppo di opzioni che indica il tipo di stampa da eseguire, se riportare i soggetti iscritti alle sezioni/sottogruppi selezionati (Iscritti) oppure quelli che sono dimessi dall’associazione (Dimessi).

Selezione date

in questo gruppo vanno inseriti i dati dell’intervallo nel quale selezionare i soggetti che si desidera stampare.

Dal

è un campo data che indica la data dal quale iniziare l’intervallo di selezione dei soggetti da stampare.

Al

 è un campo data che indica la data dal quale iniziare l’intervallo di selezione dei soggetti da stampare.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti suddivisi per categorie
 SUDDIVISI PER CATGORIE

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie donatori

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Categorie non donatori

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei non donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Opzioni di stampa

in questo gruppo sono riportate alcune opzioni per la personalizzazione della stampa da eseguire

Stampa per gruppo aziendale

è una casella di controllo che indica se si desidera stampare i soggetti appartenenti ad un determinato gruppo aziendale. Nel caso venga selezionata questa opzione si attiva il campo a fianco che accede alla tabella dei gruppi aziendali ed indica il gruppo aziendale di cui stampare i soggetti.

Ordinamento per CAP

è una casella di controllo che indica, se selezionata, di effettuare una stampa ordinata secondo il codice di avviamento postale della località di appartenenza del soggetto da stampare.

Selezione iniziali cognome: da/a

sono due campi, attivi nel caso non si effettuati un ordinamento per CAP, ed indicano le iniziali del cognome dei soggetti per creare un intervallo di stampa per le stampe voluminose (per esempio se desidero stampare tutti i soggetti dalla A alla M dovrò inserire queste due lettere in questi campi).

Bottone

conferma i dati inseriti e stampa i soggetti che rispondono ai dati della maschera creando un elenco sintetico.

Bottone

conferma i dati inseriti e stampa i soggetti che rispondono ai dati della maschera creando un elenco che contiene tutti i dati anagrafici del soggetto.

Bottone

conferma i dati inseriti e stampa i soggetti che rispondono ai dati della maschera creando una scheda dettagliata per ogni soggetto.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa soggetti che non donano dalla data
 CHE NON DONANO DA

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono stampare. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Opzioni di elaborazione

in questo gruppo è riportata la data limite per il calcolo del tempo di astinenza dalla donazione.

Soggetti che non donano da

è un campo data che indica la data antecedente alla quale i soggetti da includere nella stampa hanno effettuato l’ultima donazione.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i formati di stampa nel quale presentare i dati richiesti

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in un formato di semplice elenco.

Bottone

è un bottone conferma i dati inseriti nella maschera e presenta una stampa dei soggetti che rispondono ai criteri indicati in forma di etichette da potere essere utilizzate per gli indirizzi di spedizione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa tessere singole
 TESSERE ASSOCIATIVE SINGOLE

Aggiornare archivio soggetti

è una casella di controllo che indica se una volta effettuate la stampa per i soggetti indicati debba essere anche aggiornato l’archivio soggetti riportando il numero della tessere stampata.

Foglio-righe-colonne

questo foglio righe colonne contiene i dati identificativi dei soggetti di cui si desidera stampare le tessere e, a differenza dei normali fogli-righe-colonne, non ha una maschera associata, ma piuttosto apre la maschera di ricerca che accede all’archivio dei soggetti.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera ed avvia le procedure di stampa delle tessere.

Bottone

apre la maschera di gestione della stampante ed indica la stampante che si desidera utilizzare per la stampa delle tessere associative.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa tessere complessive
 TESSERE ASSOCIATIVE COMPLESSIVE

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti di cui si intendono stampare le tessere associative.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa delle tessere. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa delle tessere. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti di cui stampare le tessere, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono selezionati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Opzioni per la stampa tessere

in questo gruppo sono riportati ulteriori informazioni per la stampa delle tessere associative

Numero minimo di donazioni

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero minimo di donazioni che un soggetto deve effettuare per poter avere la tessera associativa.

Aggiornare archivio soggetti

è una casella di controllo che indica se una volta effettuate la stampa per i soggetti selezionati debba essere anche aggiornato l’archivio soggetti riportando il numero della tessere stampata.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera ed avvia le procedure di stampa delle tessere.

Bottone

apre la maschera di gestione della stampante ed indica la stampante che si desidera utilizzare per la stampa delle tessere associative.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 STAMPE SINGOLE

Il foglio-righe-colonne che compare permette di inserire le generalità dei soggetti da stampare.

Bottone

questo bottone permette di stampare, sui moduli prestampati rappresentanti le cartoline di convocazione della sezione, i soggetti selezionati.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i soggetti selezionati

Bottone

questo bottone avvia la stampa dei soggetti selezionati riportando i dati in un formato di scheda riepilogativa.

Bottone

apre la maschera di gestione della stampante ed indica la stampante che si desidera utilizzare per la stampa delle singole schede.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa per convocazioni

 Per convocazione

 Scadenze di donazione

 Convocazioni urgenti

 Convocazione per sezione

 Convocazione per punto di prelievo


 SCADENZE DI DONAZIONI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono convocare per la donazione. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Opzioni di convocazioni

in questo gruppo sono riepilogate le opzioni per la ricerca dei soggetti da convocare per la donazione

Procedura di donazione

è una casella di riepilogo che indica il tipo di donazione che dovrà essere effettuata e che di conseguenza farà da filtro nella selezione dei soggetti di cui stampare la convocazione.

Data prossima don. da

è un campo data che indica il primo giorno disponibile per effettuare la donazione di cui si stanno generando le convocazioni.

Data prossima don. a

è un campo data che indica l’ultimo giorno disponibile per effettuare la donazione di cui si stanno generando le convocazioni.

Giorni

sono 7 caselle di controllo che indicano i giorni della settimana nei quali è previsto che venga fatta la donazione.

Uso modalità preferita

è una casella di controllo che indica se attivare una modalità preferita per la convocazione dei soggetti che dovranno effettuare la donazione. Nel caso venga selezionata una modalità preferita, verrranno stampati solo i soggetti in scadernza di donazione che hanno scelto quella modalità, diversamente non verrà facasella di riepilogo a fianco che permette di indicare la modalità di convocazione da utilizzare per avvertire i soggetti interessati.

Blocco per id. precedente a

è un campo data che indica se non convocare i soggetti che hanno ricevuto l’ultima idoneità prima della data indicata. Nel caso non venga inserito nessun valore vengono convocati tutti i soggetti ritenuti idonei in scadenza indipendentemente dalla data in cui è stata dichiarata tale idoneità.

Dati gruppo-ematici

in questo gruppo sono riepilogati i gruppi ematici di cui si necessita per la donazione e quindi verranno convocati tutti quei soggetti che rispondono ad uno dei gruppi ematici indicati. Se non viene inserito nessun valore vengono convocati tutti i soggetti ritenuti idonei indipendentemente dal loro gruppo ematico.

Gruppi AB0

sono tre caselle di riepilogo che indicano i gruppi sanguigni richiesti per la donazione.

Rh/AntiD

è una casella di riepilogo che indica il fattore Rh/AntiD richiesto per la donazione.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i bottoni che attivano i diversi tipi di stampa possibili per le convocazioni.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione.

Bottone

questo bottone permette di stampare, sui moduli prestampati rappresentanti le cartoline di convocazione della sezione, per i soggetti che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera, tutti i dati della convocazione alla donazione. La selezione di questo formato apre una maschera di creazione della cartolina da spedire.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 STAMPA CARTOLINE

Invito per

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica il motivo della convocazione da stampare sulle cartoline.

Data

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica cosa stampare sullo spazio denominato “che si effettuerà” presente sulla cartolina.

Presso

sono 4 campi alfanumerici di 25 caratteri che indicano la sede presso la quale viene convocato il soggetto.

Orario

è un campo alfanumerico di 15 caratteri che indica l’orario di convocazione da stampare sulla cartolina.

Data cart.

è un campo alfanumerico di 10 caratteri che indica la data che comparirà sulla cartolina come data di spedizione dell’avviso.

Note

è un campo di 25 caratteri che permette di aggiungere alla cartolina delle eventuali note aggiuntive riguardanti la convocazione.

Usa dati cartolina della sezione

è una casella di controllo che indica se si desidera stampare sulla cartolina i dati registrati sulla tabella sezioni relativi alle convocazioni.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menu di stampe per convocazioni.


 CONVOCAZIONI URGENTI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono convocare per la donazione. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Dati gruppo-ematici richiesti

in questo gruppo sono riportate le caratteristiche del sangue richiesto per la donazione urgente. Nel caso uno dei campi non assume nessun valore allora si considera indifferente la richiesta di quella particolare caratteristica.

Gruppi AB0

è una casella di riepilogo che indica il gruppo sanguigno richiesto per la donazione.

Rh/AntiD

è una casella di riepilogo che indica il fattore Rh/AntiD richiesto per la donazione.

Fen.Rh

è un campo alfanumerico di 6 caratteri che indica il fattore Fen.Rh richiesto per la donazione.

Kell

è una casella di riepilogo che indica il fattore Kell richiesto per la donazione.

Du

è una casella di riepilogo che indica il fattore Du richiesto per la donazione.

Richieste

in questo gruppo vie è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero di giorni che deve essere intercorsa, per il soggetto, dalla precedente donazione.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i bottoni che attivano i diversi tipi di stampa possibili per le convocazioni.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione urgente.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione urgente.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 CONVOCAZIONI PER SEZIONE

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti che si intendono convocare per la donazione. La stampa, nel caso si stampa di un elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi .

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni di convocazione

in questo gruppo sono riepilogate le opzioni per la ricerca dei soggetti da convocare per la donazione

Data elaborazione

è un campo data che indica la data nella quale viene fatta l’elaborazione e che permetterà di calcolare gli intervalli di donazione. Tale campo deve essere inserito obbligatoriamente dall’utente per procedere con la generazione automatica delle convocazioni.

intervallo minimi avvisi

è un campo numerico di 3 caratteri che indica l’intervallo minimo tra due avvisi consecutivi

Intervallo massimo avvisi

è un campo numerico di 3 caratteri che indica l’intervallo massimo tra due avvisi consecutivi

Intervallo minim. convoc.

è un campo numerico di 3 caratteri che indica l’intervallo minimo tra due convocazioni consecutive

Registra stampa convocazione su archivio soggetti

è una casella di controllo che indica se la stampa della convocazione debba comparire anche nei campi dell’archivio soggetti.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i bottoni che attivano i diversi tipi di stampa possibili per le convocazioni.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori convocati che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione urgente.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori in ritardo per la loro donazione che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione urgente.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando in forma di cartolina tutti i nominativi dei donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione. La selezione di questo formato apre una maschera di creazione della cartolina da spedire.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 CONVOCAZIONI PER PUNTO DI PRELIEVO

Opzioni per la stampa convocazioni

in questo gruppo sono riportate le opzioni per la selezione dei soggetti che devono essere convocati per la donazione.

Data iniziale

è un campo data ed indica la data dal quale si prevede di iniziare la donazione sul punto di prelievo selezionato.

Data finale

è un campo data ed indica la data alla quale si prevede di terminare la donazione sul punto di prelievo selezionato.

Punto prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di donazione ed indica il punto di prelievo presso il quale si effettuerà la donazione e per cui si dovrà generare la lista delle convocazioni. Chiaramente questo è un campo obbligatorio per procedere con le operazioni di generazione delle convocazioni.

Tipo donazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il codice del tipo di donazione che verrà effettuata sul punto di prelievo

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione presso la quale sono iscritti i soggetti che dovranno essere convocati per la donazione

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo presso il quale sono iscritti i soggetti che dovranno essere convocati per la donazione

Aggiorna campo convocazione stampata

è una casella di controllo che indica se aggiornare il campo di convocazione stampata sull’archivio dei soggetti per coloro che sono stati convocati.

Ordinamento

è una casella di riepilogo che indica se l’elenco dei soggetti convocati devono essere ordinati per ordine Alfabetico oppure secondo il numero di CAP della località di residenza.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i bottoni che attivano i diversi tipi di stampa possibili per le convocazioni.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando in forma di cartolina tutti i nominativi dei donatori che rispondono alle caratteristiche indicate nella maschera e che quindi devono essere convocati per la donazione. La selezione di questo formato apre una maschera di creazione della cartolina da spedire.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Stampa di controllo

 Di controllo

 Donazioni

 Controlli sanitari

 Soggetti incompleti

 Tabelle

 Riepilogo mensile donazioni

 Riepilogo giornaliero donazioni


 CONTROLLO DONAZIONI

Scelta sezione/sottogruppo

in questo gruppo sono riportate le coordinate della sezione o dell’eventuale sottogruppo a cui appartengono i soggetti di cui si vogliono stampare le donazioni effettuate. Nel caso non venga inserito nessun valore il programma esaminerà tutte le donazioni effettuate dai soggetti iscritti alle sezioni gestite dal programma.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezioni di cui si vogliono riportare le donazioni effettuate.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo di cui si vogliono riportare le donazioni effettuate.

Opzioni per la stampa

in questo gruppo sono riportate le caratteristiche che devono avere le donazioni che si intendono stampare.

Donazioni dal

è un campo data ed indica la data dalla quale iniziare a considerare le donazioni da riportare in uscita per la sezione indicata. Nel caso non venga inserita nessuna data il programma elaborerà tutte le donazioni dalla prima che incontrerà negli archivi.

al

è un campo data ed indica la data alla quale terminare a considerare le donazioni da riportare in uscita per la sezione indicata. Nel caso non venga inserita nessuna data il programma elaborerà tutte le donazioni fino all’ultima che incontrerà negli archivi.

Tipo donazioni

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi di donazione ed indica il tipo delle donazione da riportare in uscita. Nel caso non venga inserito nessun codice il programma estrarrà le donazioni di tutti i tipi registrati.

Punto prelievo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei punti di prelievo ed indica il codice del punto di prelievo nel quale sono state effettuate le donazioni da riportare in uscita. Nel caso non venga inserito nessun codice il programma elaborerà tutte le donazioni indipendentemente dal luogo di dove sono state effettuate.

Stampa solo prima donazioni

è una casella di controllo che indica se riportare in uscita solamente le prime donazioni per i soggetti iscritti alla sezione indicata.

Stampa per

sono delle caselle di opzioni che indicano la modalità di raggruppamento delle donazioni, che rispondono alle caratteristiche precedenti, nella stampa. É possibile fare un raggruppamento per Data donazione, raggrupparle nel Punto di prelievo nel quale sono state effettuate oppure un raggruppamento a seconda della Sezioni/sottogruppo di appartenenza del soggetto al quale è stata effettuata la donazione.

Ordinamento per data donazione e...

sono delle caselle di opzioni che indicano un ulteriore criterio di ordinamento, oltre a quelli per data, all’interno dei raggruppamenti decisi con il valore del campo precedente.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 CONTROLLO DEI CONTROLLI SANITARI

Scelta sezione/sottogruppo

in questo gruppo sono riportate le coordinate della sezione o dell’eventuale sottogruppo a cui appartengono i soggetti di cui si vogliono stampare i controlli sanitari effettuati. Nel caso non venga inserito nessun valore il programma esaminerà tutte i controlli effettuate dai soggetti iscritti alle sezioni gestite dal programma.

Sezione

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica la sezione di cui si vogliono riportare i controlli sanitari effettuati.

Sottogruppo

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle sezioni ed indica l’eventuale sottogruppo di cui si vogliono riportare i controlli sanitari effettuati.

Selezione dati per la stampa

in questo gruppo sono riportate le caratteristiche che devono avere i controlli sanitari che si intendono stampare.

Controlli  dal

è un campo data ed indica la data dalla quale iniziare a considerare i controlli sanitari da riportare in uscita per la sezione indicata. Nel caso non venga inserita nessuna data il programma elaborerà tutti controlli dal primo che incontrerà negli archivi.

al

è un campo data ed indica la data alla quale terminare a considerare i controlli sanitari da riportare in uscita per la sezione indicata. Nel caso non venga inserita nessuna data il programma elaborerà tutti i controlli fino all’ultimo che incontrerà negli archivi.

Tipo controllo

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi/esiti controlli sanitari ed indica il tipo dei controlli da riportare in uscita. Nel caso non venga inserito nessun codice il programma estrarrà i controlli di tutti i tipi registrati.

Stampa per

sono delle caselle di opzioni che indicano la modalità di raggruppamento dei controlli, che rispondono alle caratteristiche precedenti, nella stampa. É possibile fare un raggruppamento per Data donazione oppure un raggruppamento a seconda della Sezioni/sottogruppo di appartenenza del soggetto al quale è stato effettuato il controllo sanitario.

Ordinamento per

sono delle caselle di opzioni che indicano il criterio di ordinamento dei controlli all’interno dei raggruppamenti decisi con il valore del campo precedente.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 SOGGETTI INCOMPLETI

Scelta sezione/sottogruppo

in questo gruppo sono riportate le coordinate della sezione o dell’eventuale sottogruppo a cui appartengono i soggetti che si vogliono stampare. Nel caso non venga inserito nessun valore il programma esaminerà tutti i soggetti incompleti indifferentemente dalla loro sezione di appartenenza.

Categorie donatori

in questo gruppo sono riportati sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano il codice della categoria alla quale devono appartenere i soggetti da stampare che abbiano dei dati incompleti. Il soggetto dovrà appartenere ad almeno una delle categorie indicate e, nel caso non venga inserito nessun codice categoria, il programma esaminerà l’intero archivio dei soggetti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Categorie non donatori

in questo gruppo sono riportati sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei non donatori ed indicano il codice della categoria alla quale devono appartenere i soggetti da stampare che abbiano dei dati incompleti. Il soggetto dovrà appartenere ad almeno una delle categorie indicate e, nel caso non venga inserito nessun codice categoria, il programma esaminerà l’intero archivio dei soggetti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Soggetti con i seguenti dati incompleti

in questo gruppo sono riportate 6 caselle di controllo che indicano i dati che il programma dovrà controllare, per i soggetti selezionati, se sono stati inseriti nell’anagrafica. Nel caso una sola di queste voci non risulta completa il soggetto corrispondente verrà riportato nella stampa

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 STAMPA TABELLE

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 RIEPILOGO MENSILE DONAZIONI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti dei quali stampare il riepilogo mensile delle donazioni effettuate. La stampa sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per il riepilogo

è un gruppo nel quale si riportano i criteri di selezione delle donazioni da riportare nella stampa

Donazioni effettuate dal

è un campo data che indica la data dalla quale iniziare a considerare l’intervallo delle donazioni da riportare in uscita. Nel caso non venga inserita il programma esaminerà tutte le donazioni a cominciare dalla prima che troverà nell’archivio.

al

è un campo data che indica la data alla quale terminare di considerare l’intervallo delle donazioni da riportare in uscita. Nel caso non venga inserita il programma esaminerà tutte le donazioni fin all’ultima che troverà nell’archivio.

Riepilogo per prime donazioni

è una casella di controllo che indica se le donazione da riportare in uscita siano solamente quelle che corrispondono alle prime effettuate per i soggetti iscritti nelle sezioni indicate.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 RIEPILOGO GIORNALIERO DONAZIONI

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti dei quali stampare il riepilogo giornaliero delle donazioni effettuate. La stampa sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per il riepilogo

è un gruppo nel quale si riportano i criteri di selezione delle donazioni da riportare nella stampa

Donazioni effettuate dal

è un campo data che indica la data dalla quale iniziare a considerare l’intervallo delle donazioni da riportare in uscita. Nel caso non venga inserita il programma esaminerà tutte le donazioni a cominciare dalla prima che troverà nell’archivio.

al

è un campo data che indica la data alla quale terminare di considerare l’intervallo delle donazioni da riportare in uscita. Nel caso non venga inserita il programma esaminerà tutte le donazioni fin all’ultima che troverà nell’archivio.

Riepilogo per prime donazioni

è una casella di controllo che indica se le donazione da riportare in uscita siano solamente quelle che corrispondono alle prime effettuate per i soggetti iscritti nelle sezioni indicate.

Bottone

conferma i dati inseriti ed inizia la procedura di stampa

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Attribuzione benemerenze
SOMMARIO

 Archivi: contengono i dati necessari per il funzionamento base del programma e le anagrafiche dei soggetti gestiti.

 Tabelle: sono degli archivi di base nella quale sono riepilogati tutte quelle informazioni di frequente utilizzo all’interno del programma stesso.

 Operazioni periodiche: funzionalità del programma che consentono di operare su gruppi omogenei di dati modificando contemporaneamente i valori inseriti in precedenza.

 Stampe: attiva le procedure di stampa degli archivi inseriti e delle elaborazioni da effettuare.

 Benemerenze: raccoglie le funzioni che permettono l'assegnamento e la gestione delle benemerenze consegnate ai donatori per la loro fedeltà.

 Proposta benemerenza singola

 Attribuzione complessiva

 Elenco ben. attribuite

 Elenco ben. per gruppo az.

   Manutenzione: procedure di servizio e di utilità del programma.


 PROPOSTA BENEMERENZA SINGOLA

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti ai quali si vuole l’assegnazione della benemerenza. La stampa, in caso si decida di utilizzare il formato dell’elenco, sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Categorie

sono sei campi di ricerca che accedono alla tabella delle categorie dei donatori ed indicano i codici della delle categorie di appartenenza dei soggetti da stampare, se un soggetto non appartiene ad almeno una delle categorie indicate chiaramente non verrà riportato nella stampa. Se non viene inserito nessun codice vengono stampati i soggetti indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

Selezioni per la stampa

in questo gruppo sono riepilogate le caratteristiche che devono avere i soggetti perché possano essere proposti per l’assegnazione della benemerenza.

Numero donazioni effettuate: da

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero minimo di donazioni che un soggetto deve avere effettuato perché si possa procedere all’assegnazione della benemerenza.

a

è un campo numerico di 3 caratteri che indica il numero massimo di donazioni che un soggetto deve avere effettuato perché si possa procedere all’assegnazione della benemerenza.

Benemerenza non ricevuta

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle benemerenze ed indica il codice della benemerenza che si vuole assegnare ai soggetti che, ovviamente, non hanno ancora ottenuto tale riconoscimento e che rientrano nel limite indicato.

Attribuzione definitiva

è una casella di controllo che indica se tale operazione debba essere considerata come un’attribuzione definitiva delle benemerenze stesse oppure una sola stampa dei soggetti che ne avrebbero diritto.

Stampa

in questo gruppo sono riportati i bottoni che attivano i diversi tipi di stampa possibili per le convocazioni.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportando un semplice elenco di tutti i donatori a cui viene proposta l’assegnazione della benemerenza secondo le caratteristiche indicate nella maschera. Nel caso sia stata selezionata l’attribuzione definitiva verrà aggiornato anche l’archivio dei soggetti.

Bottone

questo bottone genera una stampa riportandola in formato di etichette postali per tutti i donatori cui viene proposta l’assegnazione della benemerenza secondo le caratteristiche indicate nella maschera. Nel caso sia stata selezionata l’attribuzione definitiva verrà aggiornato anche l’archivio dei soggetti.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 ATTRIBUZIONE COMPLESSIVA

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi di appartenenza dei soggetti ai quali si deve assegnare la benemerenza. La stampa sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Opzioni per l’attribuzione

in questo gruppo sono riportate le caratteristiche dell’attribuzione delle benemerenze

Data attribuzione

è un campo data nel quale viene riportato il giorno nel quale viene eseguita l’attribuzione delle benemerenze.

Data consegna

è un campo data che riporta il giorno nel quale viene eseguita l’attribuzione delle benemerenze.

Gruppo az. che attribuisce

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi aziendali ed indica il gruppo aziendale che attribuisce le benemerenze ai donatori iscritti a tale gruppo che ne hanno diritto, se l’attribuzione viene eseguito dal gruppo aziendale..

Includi soggetti appartenenti a gruppi aziendali

è una casella di controllo che indica se nella data indicata si assegneranno le benemerenze anche per i soggetti delle sezioni selezionate che appartengono a un gruppi aziendale, se l’attribuzione viene fatta dalla sezione e non dal gruupo aziendale.

Benemerenza da attribuire

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle benemerenze ed indica il codice delle benemerenza che verrà consegnata ai soggetti che sono stati selezionati.

Attribuzione definitiva

è una casella di controllo che indica se l’attribuzione di tale benemerenza debba essere considerata definitiva, e quindi andrà ad aggiornare l’archivio dei soggetti,  oppure la stampa che verrà generata è da considerarsi solamente di controllo delle attribuzioni da effettuare.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera e procede con la stampa dei soggetti che rispondono alle caratteristiche indicate.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente


Elenco benemerenze attribuite
 ELENCO BEN. ATTRIBUITE

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi nei quali sono stati attribuite le benemerenze. La stampa sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Selezioni dati per la stampa

questo gruppo raccogli l’intervallo di date da prendere in esame per la stampa di controllo

Benemerenze dal

è un campo data che indica la data iniziale dal quale far partire l’intervallo di calcolo per la ricerca delle benemerenze assegnate nelle sezioni indicate. Nel caso non venga inserito niente il programma comincerà ad elaborare i dati dalla prima benemerenza che incontrerà nell’archivio.

al

è un campo data che indica la data finale alla quale far terminare l’intervallo di calcolo per la ricerca delle benemerenze assegnate nelle sezioni indicate. Nel caso non venga inserito niente il programma comincerà ad elaborare i dati fino all’ultima benemerenza che incontrerà nell’archivio.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera e procede con la stampa dei soggetti che rispondono alle caratteristiche indicate.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente


Elenco benemerenze attribuite per gruppo aziendale
 ELENCO BEN. ATTRIBUITE PER GRUPPO AZ.

Scelta sezioni/sottogruppi

in questo gruppo sono indicate le sezioni ed i sottogruppi nei quali sono stati attribuite le benemerenze. La stampa sarà suddivisa in gruppi a seconda della sezione/sottogruppo di appartenenza dei soggetti stessi.

Da

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo da cui iniziare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che parte dalla prima sezione incontrata nell’archivio.

A

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle sezioni ed indica la sezione o l’eventuale sottogruppo a cui terminare l’intervallo di stampa dei soggetti. Nel caso non venga inserito nessun codice si intende un intervallo che arriva all’ultima sezione incontrata nell’archivio.

Selezioni dati per la stampa

questo gruppo raccogli l’intervallo di date da prendere in esame per la stampa di controllo

Benemerenze dal

è un campo data che indica la data iniziale dal quale far partire l’intervallo di calcolo per la ricerca delle benemerenze assegnate nelle sezioni indicate. Nel caso non venga inserito niente il programma comincerà ad elaborare i dati dalla prima benemerenza che incontrerà nell’archivio.

al

è un campo data che indica la data finale alla quale far terminare l’intervallo di calcolo per la ricerca delle benemerenze assegnate nelle sezioni indicate. Nel caso non venga inserito niente il programma comincerà ad elaborare i dati fino all’ultima benemerenza che incontrerà nell’archivio.

Gruppo aziendale

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi aziendali e riporta il gruppo aziendale di cui si vuole riportare nella stampa le benemerenze attribuite.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera e procede con la stampa dei soggetti che rispondono alle caratteristiche indicate.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente


Manutenzione
Macro Jump_manutenzione